sp_poolconfig 'default data cache', '4G', '128K';
sp_poolconfig 'default data cache';
sp_cacheconfig "default data cache", "23552M";
sp_cacheconfig 'default data cache', "23552M";
sp_configure 'max memory', 15924962

;
sp_cacheconfig 'default data cache', "23552M"
;
sp_cacheconfig 'default data cache', "23550M"
;
sp_cacheconfig 'default data cache';
sp_poolconfig 'default data cache',"18842", '16K';
sp_poolconfig 'default data cache',18842, '16K';
sp_poolconfig 'default data cache';
sp_poolconfig 'default data cache', '128K', 'wash=2411520';
sp_poolconfig 'default data cache';
sp_poolconfig 'default data cache', '16K', 'wash=2411520';
sp_poolconfig 'default data cache', '16K', 'wash=9647104';
sp_poolconfig 'default data cache', '128K', 'wash=2411520';
sp_poolconfig 'default data cache', '128K', 'wash=241152';
sp_poolconfig 'default data cache';
sp_poolconfig 'default data cache',18842, '16K';
sp_poolconfig 'default data cache',"18842M", '16K';
sp_poolconfig 'default data cache','16K',"18842M";
sp_poolconfig 'default data cache',"18842M",'16K';
sp_poolconfig 'default data cache',18842M,'16K';
sp_poolconfig 'default data cache','18842M','16K';
sp_poolconfig 'default data cache';
sp_poolconfig 'default data cache',18842, '16K';
sp_poolconfig 'default data cache',18842M, '16K';
sp_poolconfig 'default data cache',"18842M", '16K';
sp_poolconfig 'default data cache','18842M', '16K';
sp_poolconfig 'default data cache','18842', '16K';
sp_poolconfig 'default data cache',18842, '16K';
sp_poolconfig 'default data cache';
sp_poolconfig 'default data cache',;
sp_poolconfig 'default data cache','18842M', '16K';
sp_poolconfig 'default data cache',;
sp_poolconfig 'default data cache';
sp_cacheconfig 'default data cache', '23552M';
sp_configure 'total logical memory';
sp_configure 'total logical memory',14155776;
sp_configure 'total logical memory';

sp_configure 'max memory',14155776;
sp_configure 'total logical memory';
sp_configure 'procedure cache size';
sp_cacheconfig 'default data cache';
sp_poolconfig 'default data cache','4710M', '128K';
sp_poolconfig 'default data cache';
sp_poolconfig 'default data cache', '128K', 'wash=2411520';
sp_poolconfig 'default data cache';
